Plans support batterie devant bras oscillant

Je n'ai pas mieux en photo pour l'instant, mais je peux en reprendre.

Batterie YT9B-4 150mm x 69mm x 105mm, gel ou lithium afin de pouvoir la coucher.

Statistiques: Posté par Samuel50 — mer. 07 déc. 2016 17:00